0 5 10 15 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8

pwv (cm) decimal hour

Andros Island pwv: 07-Aug-1998

GPS, processing b GPS, processing a

UW Vaisala sonde

UW Vaisala sonde with packaging correction

AERI/GOES

GOES